\begin{frage}[4]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Eine dreiseitige reguläre Pyramide (= Pyramide mit Grundseite in
  Form eines gleichseitigen Dreiecks) hate eine Grundseitenlänge von
  $s = 5$ cm.

  Berechnen Sie die Pyramidenhöhe $h$ so, dass jede der drei Seitenflächen
  genau halb so groß ist, wie die Grundfläche.

  \vspace{1cm}

Tipp: Berechnen Sie die Höhe des Grundseitendreiecks und daraus die Höhe eines der drei Seitendreiecke.
  
  \vspace{1cm}
  
  Die gesuchte Höhe $h$ misst \LoesungsRaum{1.735} cm\%.

  \platzFuerBerechnungen{12}%%
\TRAINER{$h_G = \frac52\sqrt{3}\approx 4.330 (1P) h_S = \frac{h_G}2 \approx 2.165 (1P)$}
\end{frage}%%
