\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Geben Sie den Definitionsbereich $\mathcal{D}$ und den zugehörigen Wertebereich
$\mathcal{W}$ der Funktion

$$f(x)=\frac{1}{x^5}$$
an.

$$\mathcal{D} = \LoesungsRaum{\mathbb{R}\backslash{}\{0\}}$$
$$\mathcal{W} = \LoesungsRaum{\mathbb{R}\backslash{}\{0\}}$$

  \platzFuerBerechnungen{3.6}
\end{frage}{
