\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Ein Dreieck habe die Seiten $b=7$cm, $c=6$cm und den dazwischen liegenden Winkel $\alpha = 61\degre$.
  Wie groß ist die Fläche dieses Dreiecks?
  
  Fläche = \LoesungsRaum{18.37cm²}
  \platzFuerBerechnungen{5.2}
\end{frage}
