\begin{frage}[4]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Es wurden von Setzlingen die folgenden zwanzig Höhen in cm gemessen (es handelt sich um die selben Daten, wie in der Aufgabe vorhin):

  4,4,6,6,8,9,9,9,10,10,10,11,11,12,13,13,13,16,18,18

a)  Ermitteln Sie die folgenden Kennzahlen in cm. Runden Sie wo nötig auf zwei Dezimalen.

  \vspace{5mm}

  Median (Zentralwert): \LoesungsRaumLen{50mm}{10 cm}
  \vspace{3mm}

  Mittelwert (arithmetisches Mittel): \LoesungsRaumLen{50mm}{10.5 cm}

  \vspace{3mm}

  Standardabweichung: \LoesungsRaumLen{50mm}{3.99 bzw. 3.89 cm}

  \vspace{3mm}
  obere Ausreißerschwelle beim Boxplot: \LoesungsRaumLen{50mm}{19.75 cm}
  \vspace{6mm}
  
  b) Bei welchen der obigen Grössen handelt es sich um robutse Kennzahlen; Kennzahlen also, die sich nicht ändern, wenn sich ein Ausreisser noch weiter weg vom Zentrum bewegt?

  \vspace{5mm}
  Robust sind: \LoesungsRaumLen{150mm}{Median und obere Ausreißerschwelle}

  \vspace{3mm}
  
\noTRAINER{\mmPapierBMP{8}}
\TRAINER{Median und Mittelwert je 0.5 Punkte. Standardabweichung und
  obere Ausreißerschwelle je 1 Pkt. Für die Zahlen zusammen also 3
  Punkte. Für Aussage «Median» bzw. «obere Ausreißerschwelle» ist
  robust, je 0.5 Pkt.}%%
\end{frage}
