\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Finden Sie die Lösungsmenge für $x$:

  $$\log_x(128)=7$$
  $$\lx=\LoesungsRaum{2}$$
  \platzFuerBerechnungen{4.4}%%
  \TRAINER{}%%
\end{frage}
