%%
%% Bruchgleichung ohne Parameter
%%

\begin{frage}[3]
Finden Sie die Lösungsmenge $\mathbb{L}_x$ in der Grundmenge $\mathbb{G}=\mathbb{R}$:

  $$\frac{7}{2x-10} - 6 = \frac{3(x-4)}{15-3x}$$

  $$ \mathbb{L}_x =\LoesungsRaum{\{5.9 = \frac{59}{10}\}}$$

\platzFuerBerechnungen{7.2}%%
\TRAINER{1 pkt für vorzeichen richtig umgedreht (vertauschte Differenz).}%%
\end{frage}
