\begin{frage}[4]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe


  \bbwCenterGraphic{6.4cm}{P_ALLG/stereometrie/img/martiniglas.png}

  Ein Martiniglas (S. Grafik) hat eine maximale Füllhöhe von 11 cm und einen
  oberen Durchmesser von 6 cm.

  Wie hoch ($h$) muss ich das Glas einfüllen, sodass geanu ein
  Drittel des möglichen Volumens gefüllt ist.

  Geben Sie a) die Füllhöhe in cm und b) die Füllhöhe in \% der
  maximalen Füllhöhe an.

  Geben Sie 4 sig. Stellen an.

  a) Die Füllhöhe beträgt \LoesungsRaum{7.627} cm.

  b) Die Füllhöhe beträgt \LoesungsRaum{69.34} \%.

  \platzFuerBerechnungen{10}%%
\end{frage}%%
