\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte
  Gegeben ist die folgende quadratische Gleichung:
  $$4x^2 + \sqrt{3} = -\frac1{\sqrt{5}} \cdot x$$

  Bestimmen Sie sie Lösungsmenge $\lx$ in der Grundmenge $\mathcal{G} =
  \mathbb{R}$:

  $$\lx = \LoesungsRaumLang{\{\}}$$
  
  \platzFuerBerechnungen{4.4}
\end{frage}
