\fragenStart{10}

Gegeben sind die beiden folgenden Boxplots $a$ (unten) und $b$ (oben):

\bbwCenterGraphic{165mm}{aufg/daan/img/ZweiBoxplots.png}

Entscheiden Sie untenstehende Aussagen.

\noZUSAMMENFASSUNG{

\begin{bbwFillInTabular}{p{98mm}|c|c|c}
Aussage & wahr & falsch & nicht entscheidbar\\\hline

Der arithmetische Mittelwert von $a$ liegt unter seinem Median? & &  & \LOESUNG{X} \\\hline

Die Spannweite der Daten zu Boxplot $a$ ist 16. &
&\LOESUNG{X} &\\\hline

Der Datenpunkt «70» wäre in beiden Boxplots ein Ausreisser.&
  \LOESUNG{X} & & \\\hline

Ist der Interquartilsabstand (IQR) ein robustes Streuungsmass?&
\LOESUNG{X}  & &  \\\hline

Man kann anhand der Boxplots beurteilen, welcher Datensatz die grössere Anzahl von Datenpunkten enthält.&
 & \LOESUNG{X} & \\\hline


Zwischen 36 und 60 hat die Datenreihe zum Boxplot $a$ keine Messwerte. &
\LOESUNG{x} &   & \\\hline


Zwischen 25 und 30 liegen 25\% der Daten in Boxplot $a$.&
& &  \LOESUNG{X}  \\\hline


Es befinden sich mehr als 50\% der Datenpunkte bei Boxplot $b$
 zwischen 35 und 71.&
 & \LOESUNG{X} & \\\hline

\end{bbwFillInTabular}

}%% end noZUSAMMENFASSUNG

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\fragenSeitenUmbruch{}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



\fragenEnde{}
