\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Eine Sauerteigkultur wiegt anfänglich 12 g. Jede Minute nimmt die
  Kultur bei stetiger Fütterung um $0.6\%$ zu.

  Geben Sie einen Term an, der die Masse in g Angibt, welche die Kultur
  nach 3 Stunden (= 3 x 60 Minuten) haben wird.
  
Ein möglicher Term wäre $$\LoesungsRaumLen{40mm}{12\cdot{} 1.006^{180}} \text{ g}$$

\platzFuerBerechnungen{12}%%
\end{frage}
