%%
%% Ausklammern, vermischte Aufgaben
%%

\begin{frage}[3]
Finden Sie die Lösungsmenge $\lx$ in der Grundmenge $\mathbb{R}$:

  $$ \frac6{1-x^2} = \frac4{x^2-6x-7} $$

  $$ \lx =\LoesungsRaum{19}$$

  \platzFuerBerechnungen{8}
\end{frage}
