\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  \bbwCenterGraphic{5cm}{P_TALS/stereo/img/kegelnetz.png}

  Von einem geraden Kreiskegel (kurz Kegel) sind folgende Angaben
  bekannt:

  Die Mantellinie $m$ beträgt 7 cm.

  Der Zentriwinkel des abgewickelten Mantels
  $\stackrel{\frown}{\varphi}$ beträgt $\frac{14}{19}\pi$ (im Bogenmaß).

  Berechnen Sie daraus das Volumen des Kegels (Bitte 4 sig. Stellen angeben).

  \vspace{1cm}
  
  Das Volumen des Kegels beträgt  $\LoesungsRaum{45.32}$ cm${}^3$.

\platzFuerBerechnungen{5.2}%%
\end{frage}%%
