\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Ein Öltank hat einen Durchmesser von 30 Metern und eine Höhe von 20
  Metern.

  Wie viele Füllungen von Haushaltstanks von 2000 l finden darin Platz?

Es haben $\LoesungsRaum{7068-7069}$ Haushaltstankfüllungen darin Platz.

\platzFuerBerechnungen{5.2}%%
\end{frage}%%
