\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe


  Eine dreiseitige reguläre Pyramide (= Pyramide mit Grundseite in
  Form eines gleichseitigen Dreiecks) hate eine Grundseitenlänge von
  $s = 5$ cm.

  Berechnen Sie die Höhe $h$ so, dass jede der drei Seitenflächen
  genau halb so groß ist, wie die Grundfläche.
  
  Die gesuchte Höhe $h$ misst \LoesungsRaum{??? to DO ???} cm\%.

  \platzFuerBerechnungen{8}%%
\end{frage}%%
