%%
%% Quadratische Gleichungen
%%


\begin{frage}[1]
  Bestimmen Sie die Lösungsmenge $\lx$:

  $$(x-6)^2= 16$$

  $$ \lx = \LoesungsRaumLang{2, 10\}}$$

  \platzFuerBerechnungen{3.6}%%
\end{frage}


