\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte
  Gegeben ist die folgende quaratische Gleichung:
  $$2x^2 + 3 = -\frac14 \cdot x$$

  Bestimmen Sie sie Lösungsmenge $\lx$ in der Grundmenge $\mathbb{G} =
  \mathbb{R}$:

  $$\lx = \{\LoesungsRaumLang{\}}$$
  
  \platzFuerBerechnungen{4.4}
\end{frage}
