\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

 Von einem gekreuzten Giebeldach soll das Volumen berechnet werden.
 
\noTRAINER{  \bbwCenterGraphic{8cm}{geom/stereometrie/koni/img/GekreuztesGiebeldach.png}}

Das Dach ist 8 m hoch, 12.5 m lang und 12 m breit. Der Giebel der 12.5
m Länge ist 6 m breit und der Giebel der 12 m Länge ist 8 m breit
(s. obige Skizze).

Wie viele Kubikmeter ($\text{m}^3$) misst das Volumen des gesamten
Dachstocks?

\vspace{6mm}
Das Volumen misst \LoesungsRaumLen{30mm}{556} $\text{m}^3$

  \platzFuerBerechnungen{8}%%
  \TRAINER{1 Pkt für korrekte Formeln (inkl. - Pyramide) und ein Pkt
    für die korrekten Rechnungen inkl Lösung.}%%

{\tiny{Marthaler Geometrie S. 196 Aufg. 23}}%%
\end{frage}%%
