\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

Die Breite eines Flusses wird bestimmt, indem auf einer Flussseite
Messungen gemacht werden. Ein Überqueren des Flusses ist dazu nicht
nötig.
Aus der folgenden Skizze entnehmen Sie die Werte der durchgeführten
Messungen.

\bbwCenterGraphic{8cm}{geom/planimetrie/img/Flussbreite.png}
  
  $$\lx=\LoesungsRaum{12} \text{ m}$$
  \platzFuerBerechnungen{4.4}%%
  \TRAINER{}%%
\end{frage}
