\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Berechnen Sie die Höhe einer quadratischen Pyramide mit Grundseite 6
cm. Die Seitenkanten zur Spitze messen 7 cm.

Geben Sie die Höhe exakt an (Wurzeln / Brüche / Logarithmen stehen
lassen) und vereinfachen Sie so weit wie möglich.

  $$\text{Höhe } =\LoesungsRaum{\sqrt{31}} \text{ cm}$$
  \platzFuerBerechnungen{12}%%
\TRAINER{}%%
\end{frage}
