\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Lösen Sie die folgende Gleichung in der Variable $\varphi$ und geben Sie alle Lösungen im Intervall $0\degre<\varphi<360\degre$ an (Runden Sie den Winkel auf 4 signifikante Stellen):


  $$-cos(-\varphi) = 0.7798$$

  $$\LoesungsMenge{}_\varphi =  \LoesungsRaumLang{\{141.2\degre, 218.8\degre \}} $$

  \platzFuerBerechnungen{6.4}%%
\end{frage}
