\begin{frage}[2]
  Für welchen Wert von $x$ ist die folgende Gleichung erfüllt?

  $$17^{t+1} =100$$

  Geben Sie die Lösung auf mindestens \textbf{drei signifikante} Stellen an:

  $$x \approx{} \LoesungsRaum{0.625\,423}$$
  \platzFuerBerechnungen{3.6}%%
\end{frage}
