\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Ein gerader Kreiszylinder hat einen Radius $r$ von 2 cm und eine Höhe $h$ von auch 2 cm.

  Wird die Höhe um einen cm verlängert, so ändert sich auch die Körperdiagonale.

  Um wie viel Prozent nimmt die Körperdiagonale dabei zu? (Geben Sie das Resultat in \% und auf mind. eine Dezimale an.)

  \vspace{3mm}

  Die Körperdiagonale nimmt um \LoesungsRaumLen{30mm}{27.48} \% zu.

\platzFuerBerechnungen{8}%%
\end{frage}%%
