
%%
%% Prüfung
%%

\input{bbwPruefungPrintHeader}
\usepackage{bbwPruefung}

\renewcommand{\pruefungsThema}{Sättigung / Datenanalyse / Nachprüfung}
\renewcommand{\klasse}{2r}
\renewcommand{\pruefungsNummer}{3}
%%\renewcommand{\pruefungsTeil}{Teil 1 und 2 mit TR}
\renewcommand{\pruefungsDatum}{23. April 2021}
%% brauchte 20 Minuten * 4 bei GESO: 80 Min.
\renewcommand{\pruefungsVorgabeZeit}{80 Minuten}

\renewcommand{\pruefungsHilfsmittel}{\defaultHiflsmittelMitRechner{}}


\begin{document}%%
\pruefungsIntro{}



\section{Datenanalyse}
%%\input{P_GESO/daan/grundbegriffe/Erhebungsarten_v1}
\input{P_GESO/daan/grundbegriffe/Datentypen_v2}
\input{P_GESO/daan/grundbegriffe/Fehlerarten_v2.tex}

\section{Diagramme}
%% Kuchen
 
\input{P_GESO/daan/haeufigkeit/kuchendiagramm_v2}
%% Histogramm
\input{P_GESO/daan/histogramm/histogramm_v1}
%% Boxplot
%%\input{P_GESO/daan/boxplot/ausreisser_v2}

\input{P_GESO/daan/boxplot/boxplot_erstellen_v2}

\input{P_GESO/daan/boxplot/boxplot_interpretieren_v1}

\section{Kenngrößen}
\input{P_GESO/daan/kenngroessen/mmm_v1}
\input{P_GESO/daan/kenngroessen/robustheit_v1}
\input{P_GESO/daan/kenngroessen/mittelwertsveraenderung_v1}


\section{Sättigungsprozesse}

\input{P_ALLG/funktionen/exponentialfct/saettigung/Benzylpenicilin_v2}
\input{P_ALLG/funktionen/exponentialfct/saettigung/Lasagne_v1}%%
\end{document}
