\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Gegeben ist von der Geraden $f: y=ax+b$, dass Ihre Steigung 0.784
  beträgt. Ebenso ist die Nullstelle bei $x=-\frac{18}{7}$ bekannt.

  Berechnen Sie die Geradengleichung und geben Sie die y-Koordinate
  des Punktes $P(3.8 | y_p)$ an, der auf der Geraden $f$ liegt.

  Geben Sie alle Angaben auf \textbf{drei signifikannte} Stellen an. 
  
  $$f: y=0.784\cdot{}x + \LoesungsRaum{2.02}$$

  $$y_p \approx \LoesungsRaum{5.00}$$
  
  \platzFuerBerechnungen{4.4}
\end{frage}
