<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Bestimmen Sie die Lösungsmenge der folgenden Gleichung exakt im Bereich $0\degre &lt; \varphi &lt; 360\degre$:

  $$-\sin(\varphi) = \sin(354\degre)$$
  
  $$\LoesungsMenge{}_\varphi = \LoesungsRaumLang{\{ 6\degre , 174\degre \}}$$

\miniEinheitskreis{}

\renewcommand{\bbwFunctionColour}{gray!30}\noTRAINER{\trigsysDsin{}}

  \platzFuerBerechnungen{6.8}%
\end{frage}%
</pre></body></html>