\begin{frage}[2]%% Ein Punkt

  Berechnen Sie zu der folgenden (unsortierten) Messreihe die geforderten Daten:

  44.0, 8.9, 56, 3.7, 18, 29, 48, 6.1, 59

  Mittelwert (Durchschnitt) auf eine Nachkommastelle gerundet:
  \LoesungsRaum{48.9}

  Standardabweichung auf eine Nachkommastelle gerundet:
  \LoesungsRaum{$\sigma=20.8; S=22.0$}

  Median = \LoesungsRaum{29}
  
  Q1 = \LoesungsRaum{7.5}

  Q3 = \LoesungsRaum{52}

  Spannweite = \LoesungsRaum{59-3.7 = 55.3}

  \platzFuerBerechnungen{2.0}%%
  \TRAINER{Minimum 0 Pkt, aber -0.5 Pkt pro Fehler.}%%
\end{frage} 
