\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Berechnen Sie die Lösungsmenge für $x$:
  
  $$\log_2\left(x-4\right) = 6 \Longrightarrow \mathbb{L}_x= \LoesungsRaum{\{68\}}$$

  \platzFuerBerechnungen{4}
\end{frage} 
