%%
%% Bruchgleichung ohne Parameter
%%

\begin{frage}[2]
Finden Sie die Lösungsmenge $\lx$ in der Grundmenge $\mathbb{G}=\mathbb{R}$:

  $$\frac{7}{2x-10} -6 = \frac{4}{2x-10}$$

  $$ \lx =\LoesungsRaum{\{\frac{16}{3}\approx 5.33...\}}$$

\platzFuerBerechnungen{8.8}%%
\TRAINER{1 Pkt für korrekt erweitert.}%%
\end{frage}
