\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Bestimmen Sie die Lösungsmenge für $x$ in der folgenden
  logarithmischen Gleichung:
  $$\lg\left(\frac2{x-8}\right)=-2$$
  $\mathbb{L}_x = \LoesungsRaumLang{\{208\}}$
  \platzFuerBerechnungen{4}%%
\TRAINER{Ein Punkt für $0.01 = \frac2{x-8}$. 2. Pkt für die Lösung}%%
\end{frage}
